Anticipan un día caluroso para la Isla

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, informó que el día de hoy -sábado- será uno caluroso.

Según la agencia, una Advertencia de Calor estará vigente desde la 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con un riesgo limitado de calor para Culebra y Vieques.

Estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Manténgase hidratado

Evite actividades intensas durante las partes más calurosas del día

Utilice ropa liviana, colores claros y suelta

Tome periodos de descanso bajo sombra o en aire acondicionado

Imagen recuperada del Servicio Nacional de Meteorología

Por otro lado, el SNM también informó que una vaguada inducida en superficie podría provocar lluvias en horas de la mañana sobre el este de la Isla.

Anticipan además lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas aisladas sobre el interior y oeste en horas de la tarde.

La entrada Anticipan un día caluroso para la Isla se publicó primero en Es Noticia PR.