Nueva advertencia de calor para hoy, martes, sobre la región

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor vigente desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde para todas las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, Vieques y Culebra.

Las temperaturas alcanzarán los 92 a 93 grados, con índices de calor que podrían superar los 105 grados.

Durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros en el este y noreste de la isla, seguidos por tronadas dispersas en el interior y noroeste durante la tarde, donde podrían producirse inundaciones menores y descargas eléctricas frecuentes.

A partir del miércoles y durante la segunda mitad de la semana, un sistema frontal con una vaguada profunda cambiará el patrón del tiempo, provocando condiciones húmedas e inestables en toda la región. Se anticipan aguaceros más generalizados y tormentas eléctricas fuertes, con riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente, especialmente entre miércoles en la tarde y jueves en la noche.

Los vientos del sureste traerán aire más cálido y húmedo, lo que mantendrá altas temperaturas.

El pronóstico diario indica que hoy estará parcialmente nublado con lluvias dispersas y tronadas aisladas en la tarde. Esta noche continuará parcialmente nublado con lluvias ligeras y mínimas de 83 grados. El miércoles será más inestable, con lluvias numerosas, tronadas aisladas y máximas de 93 grados.

La entrada Nueva advertencia de calor para hoy, martes, sobre la región se publicó primero en Es Noticia PR.