Clima invariable: calor excesivo y algunas tronadas para Puerto Rico

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó otro día con advertencias de calor para las islas del Caribe.

Se espera un patrón del tiempo similar cada día, con tormentas fuertes desarrollándose principalmente en el cuadrante noroeste de Puerto Rico, con tormentas aisladas en otras zonas de la Cordillera Central y sectores a sotavento de El Yunque.

El pronóstico para hoy incluye cielo parcialmente nublado, volviéndose mayormente nublado con lluvias dispersas en la mañana y numerosas lluvias con tormentas aisladas en la tarde. La temperatura máxima será de 92 °F, descendiendo en la tarde, con vientos del sureste de 10 a 15 mph y probabilidad de lluvia de 60 %.

Esta noche estará parcialmente nublado, con lluvias dispersas, temperatura mínima de 82 °F, vientos del sureste de 5 a 10 mph y probabilidad de lluvia de 50 %. El martes se espera cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la mañana, seguido por cielo variable con lluvias dispersas y tormentas aisladas en la tarde.

La temperatura máxima será de 92 °F, bajando por la tarde, con vientos del sureste de 10 a 15 mph y una probabilidad de lluvia de 50 porciento. (Cybernews)

La entrada Clima invariable: calor excesivo y algunas tronadas para Puerto Rico se publicó primero en Es Noticia PR.