Se mantiene el calor intenso mientras se esperan tronadas en la tarde

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor en vigor desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, Vieques, Culebra, ante temperaturas que alcanzarán los 92 grados y sensaciones térmicas por encima de los 100 grados.

Durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros en el este de Puerto Rico, mientras que en horas de la tarde se pronostican tronadas localizadas sobre el oeste y noroeste, impulsadas por la humedad baja y media y el calentamiento diurno. Estas lluvias podrían ocasionar inundaciones menores, descargas eléctricas y ráfagas de viento. El riesgo de inundaciones se mantiene limitado a moderado para sectores del interior y oeste. (Cybernews)

La entrada Se mantiene el calor intenso mientras se esperan tronadas en la tarde se publicó primero en Es Noticia PR.