Pierluisi participa en reinauguración de parque eólico en Naguabo

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Parque Eólico de Punta Lima, en Naguabo, fue reconstruido e inaugurado -hoy- tras los daños que sufrió durante el paso de los huracanes Irma y María, en 2017.

Punta Lima, que en sus inicios en el 2011 tuvo una inversión de $90 millones, consta de 13 turbinas eólicas que generan 26 megavatios de energía, lo que es equivalente al consumo de unas 9,000 viviendas en Puerto Rico, informó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Hemos estado trabajando a lo largo de estos tres años y medio en la reconstrucción y modernización de nuestro sistema de generación y de transmisión y distribución de energía, para la cual hay 211 proyectos en etapa de construcción con una inversión de cerca de mil millones de dólares», informó Pierluisi, quien visitó las instalaciones.

El crecimiento de la industria de sistemas de placas solares e indicó que hay sobre 120,000 de esos sistemas han sido integrados a nuestra red eléctrica, resaltó.

«Ese número seguirá creciendo gracias a nuestros programas de vales para sistemas de energía solar y baterías, al igual que los del Departamento de Energía federal. Hemos encaminado fincas solares, microrredes, una planta de gas natural convertible a hidrógeno y sistemas de energía y almacenamiento de energía agrivoltaica”, sostuvo Pierluisi.

La reinauguración del Parque Eólico Punta Lima, destacó Pierluisi, juega un papel fundamental en la meta de potenciar los proyectos de recursos sostenibles que garanticen una generación más estable, más limpia y eficiente en Puerto Rico.

Explicó que luego de los daños que sufrió durante el paso de los huracanes Irma y María en 2017, el Banco Santander se aseguró de que sea realizaran las reparaciones y este parque eólico produce energía limpia que la Autoridad de Energía Eléctrica compra para servirle a la ciudadanía.

“Seguimos trabajando en proyectos de gran escala de energía solar con miras a aumentar de forma significativa la generación de fuentes renovables y el almacenamiento de energía para estabilizar nuestro sistema de generación energética, siempre velando que eso no implique un aumento en el costo de la electricidad”, concluyó el gobernador.

La entrada Pierluisi participa en reinauguración de parque eólico en Naguabo se publicó primero en Es Noticia PR.