Muere empleado de LUMA tras incidente con abejas en Naguabo

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

Un empleado de LUMA Energy murió tras ser atacado por unas abejas en horas de la tarde de ayer -viernes- en el kilómetro 8.7, de la carretera PR-950, sector La Cuchilla, del barrio Río Blanco, en Naguabo.

Según informó la Policía, mientras empleados de la compañía realizaban labores en una de las torres eléctricas localizada en el lugar antes mencionado, dos de ellos fueron picados por varias abejas y cayeron al vacío.

Uno de los empleados fue transportado a una institución hospitalaria local y su condición fue descrita como estable.

Mientras que, la unidad aérea de LUMA logró la extracción del otro empleado y los paramédicos indicaron la ausencia de signos vitales.

El empleado que falleció fue identificado como Emanuel Ortega Soto, de 46 años y residente de Naranjito.

Por su parte, Hugo Sorrentini, oficial de prensa de LUMA Energy declaró que «estamos brindando el apoyo necesario a su familia y compañeros para asegurarnos de que reciban la asistencia que necesitan en este momento tan difícil. Hemos puesto a disposición recursos de apoyo emocional para todos los compañeros que lo requieran. Sabemos que una pérdida de esta magnitud afecta profundamente a nuestra comunidad laboral. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de nuestro compañero y con todo nuestro equipo».

Personal de LUMA, Manejo de Emergencias de Naguabo, Rescate Civil de Las Piedras y la Policía atendieron la emergencia.

El agente Miguel Sánchez, supervisado por el sargento Orlando Torres, estuvo a cargo de la investigación.

La entrada Muere empleado de LUMA tras incidente con abejas en Naguabo se publicó primero en Es Noticia PR.