Explosión con un herido en residencia de Naguabo

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

El Negociado del Cuerpo de Bomberos informó que está tarde -2:06 pm.- atendieron un incidente relacionada con un aparente escape de gas en una vivienda, en Naguabo.

Una persona resultó con heridas leves y fue llevada a un hospital, se informó. Además, el interior la residencia resultó con múltiples daños.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la explosión.

Bomberos de Naguabo y Ceiba atendieron el incidente reportado en horas de la tarde, en la calle Belén de la urbanización Promised Land, en Naguabo.

Según se informó, aparentemente el incidente fue a causa de un escape de gas en el área de la lavandería.

El caso es investigado por el agente Flores y sería referido a los agentes de la División de Explosivos de la Policía.

La entrada Explosión con un herido en residencia de Naguabo se publicó primero en Es Noticia PR.